B. Ap^endice - As imagens utilizadas

As imagens foram tomadas pelos sensores do sat¶elite Landsat TM em 7 de agosto de 1995, atrav¶es das bandas 3, 4, 5 e 7. Elas cont¶em a cidade de Aveiro e uma extensa ¶area que denota a presen»ca humana na ¶area. Al¶em da �oresta nacional, est¶a presente na imagem uma pequena ¶area na margem oposta do rio. A flgura abaixo mostra cada uma das bandas dessa imagem.

Banda 3 do Landsat TM

Banda 7 do Landsat TM 114